/* $VER: Terminus 2.0 - terminus1.def (10.09.95) */
/* Serial prefs */
BAUD = 57600

/* Transfer prefs */
PROTOCOL = ZMODEM

/* Macros */

/* Palettes */
SETWORKBENCH =  3 1 2 1 1 1 0 3 0 1 3 2 1 3 1 3 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7

/* Pathnames */

/* Modem prefs */
IGNORENOCARRIER = ON
IGNOREDCD = ON

/* Serial Port prefs */

/* General prefs */

/* Console definition file */
DEFFILE$ = "default.con"
